Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen der LF.net Netzwerksysteme GmbH (kurz: LF.net), gültig ab 19.12.1996

I Allgemeine Bestimmungen

1. Die nachstehenden allgemeinen Gesch-afts- und Lieferbedingungen sind g-ultig f-ur alle Gesch-aftsvorf-alle unseres Unternehmens ś sowohl f-ur die Lieferung von Hard- und Softwaresystemena aller Art wie auch f-ur die Ausf-uhrung von Reparaturen, Installationen und Beratungen sowie f-ur Lieferungen und Leistungen anderer Art. Sie gelten f-ur alle gegenw-artigen und zuk-unftigen Vertr-age, sofern sie nicht im Einzelvertrag ausdr-ucklich abge-andert oder ausgeschlossen werden.

2. Angebote Vertragsangebote und Kostenvoranschl-age, die von uns abgegeben werden, sind in jedem Falle unverbindlich und freibleibend, soweit sie von uns nicht ausdr-ucklich schriftlich als verbindlich bezeichnet werden. An Angeboten, Zeichungen und anderen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie d-urfen Dritten nicht ohne unsere Zustimmung zug-anglich gemacht werden.

3. Lieferfristen und Termine

3.1 LF.net verpŕichtet sich, einen von beiden Seiten deőnierten Liefertermin einzuhalten. Lieferterminverz-ogerungen aufgrund h-oherer Gewalt oder nicht beeinŕuıbarer Umst-ande wie Betriebsst-orungen im eigenen Betrieb, Streiks, Handelsbeschr-ankungen etc. berechtigen uns, die Lieferverpŕichtungen - nach Lage des Falles - ganz oder teilweise aufzuheben oder zu einem sp-ateren Zeitpunkt auszuf-uhren. Der Abnehmner ist nicht zu Schadensersatz berechtigt.

3.2 Soweit nicht gesondert vereinbart, gilt die Warenannahmestelledes Auftraggebers als Lieferort.

3.3 F-ur Ger-atelieferungen, die die Exportgenehmigung des ausliefernden Herstellerlandes bed-urfen, m-ussen die entsprechenden Exportgenehmigungen des Landes beantragt und erteilt werden.

3.4 Softwareproduktem, Betriebssoftware und Anwenderprogramme m-ussen vorab der Lieferung auf den hierf-ur notwendigen Lizenzantr-agen beantragt und genehmigt werden.

4. Zahlungsbedingungen

4.1 Unsere Preise verstehen sich in Deutscher Mark und gelten bei Lieferung ohne Aufstellungab Stuttgart-M-ohringen.Mehrwertsteuer, sonstige Steuern und -offentliche Ausgaben gelten zum Zeitpunkt der Lieferung in jeweils gesetzlicher H-ohe.

4.2 Bei nicht unmittelbar ab Lager lieferbaren Waren, die in konvertierbarer W-ahrung eingekauft werden, sind wir berechtigt, durch Kurssteigerungen bedingte Erh-ohungen unseres Einkaufspreises dem Abnehmer weiter zu belasten, wenn diese vom Zeitpunkt unseres Angebotes bzw. der Bestellung des Abnehmers an mehr als 1.5 % betragen.

4.3 Zahlungensind wie folgt f-allig:Ein Drittel der Nettovertragssumme bei Erhalt der Auftragsbest-atigung, der Restbetrag zuz-uglich Mehrwertsteuer innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum. Rechnungserstellung erfolgt mit Lieferung. Zahlungen sind ohne Abzug nur auf Konten der LF.net zu leisten.

4.4 Annullierung

Falls der Auftraggeber ganz oder teilweise annulliert und LF.net zustimmt, werden folgende Betr-age als Prozentsatz des Angebotspreises der annullierten Lieferung zur sofortigen Zahlung an LF.net f-allig; mindestens jedoch DM 500.- je Annullierung.

Eingang der Mitteilung des Bestellers Annullierungskosten 61-90 Tage vor dem best-atigten Liefermonat 20 % 31-60 Tage vor dem best-atigten Liefermonat 30 % bis 30 Tage vor dem best-atigten Liefermonat 40 % w-ahrend des best-atigten Liefermonats 50 %

II Software

1. Mitwirkung des Auftraggebers

Der Auftraggeber wird LF.net jede f-ur die Durchf-uhrung des Auftrages erforderliche Unterst-utzung gew-ahren und ihm insbesondere Unterlagen, Ausk-unfte und sonstiges Material zu den vereinbarten Terminen und in der festgelegten Art und Weise zur Verf-ugung stellen.

2. Durchf-uhrung des Auftrages

Weisen vom Auftraggeber bereitzustellende Unterlagen oder Angaben Fehler auf oder sind sie unvollst-andig, so ist LF.net berechtigt, aber nicht verpŕichtet, eine Berichtigung oder Vervollst-andigung vorzunehmen. Die anfallenden Kosten werden dem Auftaggeber zu den jeweils g-ultigen S-atzen in Rechnung gestellt. Der Auftraggeber wird -uber den ggf. auftretenden Mehraufwand und der Zeitverschiebung informiert.

3. Abnahme

Die ausgetesteten Programme (Standardpackete oder Individualsoftware) werden dem Auftraggeber vorgef-uhrt und sind von ihm unverz-uglich abzunehmen. Die Abnahme wird in einem von beiden Vertragspartnern unterzeichneten Protokoll festgestellt. Bei fehlendem Protokoll gelten die Programme vier Wochen nach der -Ubernahme als abgenommen.

4. Gew-ahrleistung und Haftung

4.1 LF.net wird alle ihr -ubertragenen Aufgaben mit gr-oıtm-oglicher Sorgfalt durchf-uhren. Es ist dem Auftraggeber, daı nach dem Stand der Technik Fehler bei der Durchf-uhrung der Arbeiten nicht ausgeschlossen werden k-onnen.

4.2 Etwaige M-angel sind dem Kunden schriftlich zu r-ugen. LF.net wird Softwarem-angel, die innerhalb von 6 Monaten nach -Ubergabe auftreten, unter Ausschluı weitergehender Gew-ahrleistungsanspr-uche kostenlos beseitigen. Die Gew-ahrleistung entf-allt hinsichtlich solcher Programme, in die vom Auftraggeber oder Dritten eingegriffen worden ist sowie f-ur Organisations- und Systemstudien.

4.3 LF.net steht nicht daf-ur ein, daı die Arbeitsergebnisse gewinnbringend (kommerziell) verwertbar sind (Rationalisierungserfolg).

4.4 -Uber die in Pkt 4.2 genannten Nachbesserugen hinaus bestehen keine Gew-ahrleistungsanspr-uche. Die Geltendmachung von Schadensersatzanspr-uchen oder Folgesch-aden (z.B. durch Datenverlust) werden ausdr-ucklich ausgeschlossen.

5. Wartung

5.1 Die Wartung von Programmen und Installationen wird von LF.net aufgrund besonderer Wartungsvertr-age durchgef-uhrt.

6. Vertrauliche Behandlung

LF.net verpŕichtet sich, mit der gebotenen Sorgfalt darauf hinzuwirken, daı alle Personen, die von ihr mit der Bearbeitung oder Erf-ullung des Auftrages betraut sind, die gesetzlichen Bestimmungen -uber Datenschutz beachten und die aus dem Bereich des K-aufers erlangten Informationen, soweit sie nicht offenkundig sind, nicht an Dritte weitergeben oder sonst verwerten.

7. Eigentumsvorbehalt und Nutzungsrecht

7.1 Die gelieferte Ware bleibt bis zur Erf-ullung aller Zahlungsverpŕichtungen des Auftraggebers - auch soweit sie sich aus anderen Auftr-agen ergeben - Eigentum von LF.net.

7.2 Mit der -Ubergabe der Arbeitsergebnisse und Zahlung des vollst-andi-gen Entgelts erwirbt der Auftraggeber ein nicht -ubertragbares und nicht ausschlieıliches Nutzungsrecht an den Arbeitsergebnissen. Eine weitergehende Verwertung, insbesondere kommerzielle Verwertung von Orginalen, Kopien, oder Know-How, bedarf der vorherigen Zustimmung von LF.net.

7.3 LF.net steht an den Arbeitsergebnissen das Urheberrecht zu. LF.net ist berechtigt, die Arbeitsergebnisse anderweitig zu verwenden.

7.4 Verletzt der K-aufer die sich in Pkt. 7.2 ergebende Verpŕichtung, so ist LF.net berechtigt, vorbehaltich eines h-oheren Schadens, vom K-aufer einen Schadensersatz in H-ohe des f-ur die Programme gezahlten Kaufpreises zu verlangen.

III Hardware

1. Installation

1.1 Die Installation und die Inbetriebnahme wird von LF.net durchgef-uhrt.

Sie ist kostenpŕichtig, sofern keine andere Vereinbarung schriftlich verabredet wurde. Vorbehaltlich der nachstehenden Regelungen isntalliert LF.net unter der Voraussetzung daı

ś der Auftraggeber den Aufstellungsraum der Ger-ate bei Lieferung, sp-atestens jedoch drei Monate danach, entsprechend den Installationsanweisungen von LF.net bereitstellt und LF.net rechtzeitig davon benachrichtigt.

ś der Auftraggeber den Haustransport der Ger-ate an den Aufstellungsplatz auf seine Kosten besorgt; das Auspacken und Aufstellen der Ger-ate darf nur unter der Anleitung eines Vertreters LF.net erfolgen.

ś die Ger-ate samt Zubeh-or vor der Installation durch LF.net weder ohne seine schriftliche Einwilligung ver-andert wurden noch auıergew-ohnlich physikalische oder elektrische Belastungen, unschagem-aıer Handhabung oder sonstiger Besch-adigungen, die nicht von LF.net zu vertreten sind, ausgesetzt werden.

1.2 Werden die Voraussetzungen gem-aı Pkt 1.1 vom Auftraggeber nicht fristgerecht erf-ullt, ist LF.net an etwa vereinbarte Lieferterminenicht mehr gebunden. Meldet LF.net dem Auftraggeber die Versandbereitschaft, so tritt die Mitteilung der Versandbereitschaft an die Stelle der Lieferung im Sinne von Pkt.1.1.

2. M-angelr-uge

Die Produkte gelten mit der Lieferung als genehmigt, falls der Auftraggeber einen etwaigen Mangel nicht schriftlich r-ugt. Sichtbare Transportsch-aden sind unverz-uglich nach Lieferung schriftlich dem Transportunternehmer und LF.net anzuzeigen.

3. Gew-ahrleistung

F-ur M-angel, zu denen auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften z-ahlt, haftet LF.net unter Ausschluı weiterer Anspr-uche des Auftraggebers wie folgt:

3.1 Alle diejenigen Teile sind nach Wahl des Herstellers unentgeltlich instandzusetzen, die innerhalb von drei Monaten vom Tage der Lieferung an gerechnet, nachweisbar infolge eines beim Gefahr-ubergang vorliegenden Umstandes, insbesondere wegen fehlerhafter Bauart, Baustoff oder mangelhafter Ausf-uhrung, unbrauchbar werden.

3.2 F-ur den Fall, daı der Hersteller einen Mangel im Sinne der Gew-ahrlei-stung nicht feststellt, ersetzt der Auftraggeber die im Zusammenhang mit dem behaupteten Mangel entstandenen Bearbeitungs-, Transport-, und sonstige Kosten, entsprechend den geltenden Kundendiensts-atzen.

3.3 Die Gew-ahrleistung umfaıt nicht Sch-aden, die nach dem Gefahr-uber-gang infolge fehlerhafter oder nachl-assiger Handhabung, -uberm-aıiger physikalischer oder elektrischer Belastung oder Verwendung ungeeigneter, nicht den Speziőkationen des Herstellers entsprechenden, Betriebsmittel entstehen. Jede Gew-ahrleistung ist weiterhin ausgeschlossen, wenn trotz obligatorischer Installationsvorschriften die Ger-ate nicht durch LF.net installiert worden sind.

3.4 Zur Vornahme von Nachbesserungen oder Ersatzlieferungen hat der Auftraggeber angemessene Zeit und Gelegenheit zu gew-ahren.

3.5 F-ur Nachbesserungen und Ersatzst-ucke haftet LF.net im gleichen Umfang wie f-ur den urspr-unglichen Liefergegenstand. Ersetzte Teile gehen dabei in das Eigentum von LF.net -uber.

4. Wartung

LF.net empőehlt f-ur die gelieferten Computersysteme einschlieılich Systemerweiterung ab Installationsdatum den Abschluı eines gesonderten Wartungsabkommens. Dieses Wartungsabkommen wird zwischen dem Auftraggeber und LF.net abgeschlossen. Bei Abschluı eines Wartungsvertrages bis zum Zeitpunkt der Installation wird die Installation und Inbetriebnahme durch LF.net erfolgen.

5. Haftung

Auıer den Gew-ahrleistungsverpŕichtungen gem-aı Pkt. 3 -ubernimmt LF.net keine Haftung. LF.net haftet nicht f-ur etwaige Datenverluste. Schadensersatzanspr-uche gegen LF.net und seine Mitarbeiter, insbesondere Anspr-uche auf Ersatz von Folgesch-aden, ganz gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen.

IV Schluıbestimmungen

1. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder unwirksam werden, so wird hierdurch der -ubrige Inhalt dieses Vertrages nicht ber-uhrt. Die Vertragspartner werden partnerschaftlich zusammenwirken, um eine Regelung zu őnden, die dem wirtschaftichen Zweck der unwirksamen Bestimmung m-oglichst nahekommt. Ergeben sich in der praktischen Anwendung dieses Vertrags L-ucken, die die Vertragspartner nicht vorhergesehen haben, so verpŕichten sie sich, diese in angemessender Weise entsprechend dem Vertrag auszuf-ullen.

2. Gerichtsstand und Erf-ullungsort ist Stuttgart, sofern nicht ein anderer Gerichtsort zwingend vogeschrieben ist. Deutsches Recht ist maıgeblich.